国家正规网投平台

首页

国家正规网投平台:沈阳农业大学林国家正规网投平台科研设备询价采购公告

  本站 2019-10-14 浏览量

我国家正规网投平台拟对一批实验台进行询价采购,欢迎广大供应商参与报价。

一、项目名称:沈阳农业大学林国家正规网投平台实验台询价采购项目

本单位采购编号: LXXJ201912

二、供应商资格条件:具备政府采购法第二十二条规定的条件

三、采购需求:见下表

序号

物资名称

技术要求及配置

售后服务要求

单位

数量

最高限价

1

边台1

1.技术参数

1.1、台面及相关要求

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康,台面材料必须符合以下技术参数及要求:

台面厚度为大于或等于12.7mm厚实芯理化板,表面细致,结构坚固致密,四周边缘背边加工,台面连接采用防止液体渗漏结构设计,边缘总厚度为大于或等于25.4mm。

1.2、柜体及相关要求;两边为满柜,中间为满凹柜,带锁

1.3、层板(1分):采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,底部采用承重梁结构设计,高度可调,能够根据实验室实际的储物需要,进行合理的设计。层板边缘应平顺不割手;层板上下调节间距每格应小于26mm。

1.4、柜门(1分):采用≥1.0mm冷轧钢板,门板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

1.5、抽屉:底板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,侧板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板。

抽屉面板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

延米

2

4.972

2

边台2

1.技术参数

1.1、台面及相关要求

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康,台面材料必须符合以下技术参数及要求:

台面厚度为大于或等于12.7mm厚实芯理化板,表面细致,结构坚固致密,四周边缘背边加工,台面连接采用防止液体渗漏结构设计,边缘总厚度为大于或等于25.4mm。

1.2、柜体及相关要求;两边为满柜,中间为满凹柜,带锁

1.3、层板(1分):采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,底部采用承重梁结构设计,高度可调,能够根据实验室实际的储物需要,进行合理的设计。层板边缘应平顺不割手;层板上下调节间距每格应小于26mm。

1.4、柜门(1分):采用≥1.0mm冷轧钢板,门板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

1.5、抽屉:底板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,侧板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板。

抽屉面板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

延米

24

3

中央台

1.技术参数

1.1、台面及相关要求

为保证台面材料质量以及从环保角度保障实验室人员健康,台面材料必须符合以下技术参数及要求:

台面厚度为大于或等于12.7mm厚实芯理化板,表面细致,结构坚固致密,四周边缘背边加工,台面连接采用防止液体渗漏结构设计,边缘总厚度为大于或等于25.4mm。

1.2、柜体及相关要求;两边为满柜,中间为满凹柜,带锁

1.3、层板(1分):采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,底部采用承重梁结构设计,高度可调,能够根据实验室实际的储物需要,进行合理的设计。层板边缘应平顺不割手;层板上下调节间距每格应小于26mm。

1.4、柜门(1分):采用≥1.0mm冷轧钢板,门板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

1.5、抽屉:底板采用厚度≥1.0mm优质冷轧钢板,侧板采用厚度≥1.0mm冷轧钢板。

抽屉面板为双层结构,内外面均经环氧树酯粉末静电喷涂;

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

延米

8

4

中央台试剂架

1.技术参数

1.1、立柱:采用100mm*40mm优质冷轧钢板经折弯、冲孔、表面经酸洗磷化、抛光等处理后做进口优质环氧树脂粉末喷塑,具有防锈,防腐功能,结构承重性能好。

1.2、层板:采用10mm厚透明玻璃,或采用1.0mm厚钢板,带钢制拖架,表面经酸洗磷化、抛光等处理后做进口优质环氧树脂粉末喷塑,玻璃边缘光滑处理,整体美观,跨度合理,高度可自行调节,直径12mm不锈钢管,防止试剂架上物品滑落。

1.3、电源插座及电源开关:采用10A-16A实验室专用插座,紧靠立柱内壁安装,不占用台面空间。

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

5

边台试剂架

1.技术参数

1.1、立柱:采用100mm*40mm优质冷轧钢板经折弯、冲孔、表面经酸洗磷化、抛光等处理后做进口优质环氧树脂粉末喷塑,具有防锈,防腐功能,结构承重性能好。

1.2、层板:采用10mm厚透明玻璃,或采用1.0mm厚钢板,带钢制拖架,表面经酸洗磷化、抛光等处理后做进口优质环氧树脂粉末喷塑,玻璃边缘光滑处理,整体美观,跨度合理,高度可自行调节,直径12mm不锈钢管,防止试剂架上物品滑落。

1.3、电源插座及电源开关:采用10A-16A实验室专用插座,紧靠立柱内壁安装,不占用台面空间。

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

6

吊柜

1.技术参数

1.1、柜体板材:厚度为≥1.0mm以上优质冷轧钢板(裸板),表面经酸洗磷化、抛光等处理后做优质环氧树脂粉末喷塑,应具有防锈、防腐蚀、耐有机溶液等功能。柜内配置活动层板,便于调节,层板经酸洗磷化、抛光等处理后做优质环氧树脂粉末喷塑,应具有防锈、防腐蚀、耐有机溶液等功能。

1.2、所有柜门均安锁,采用优质的防折撞断锁具。

1.3、铰链:无噪音、耐腐蚀304不锈钢铰链,开启110°优质铰链开合使用寿命10万次以上,无松动、损坏、磨损、变形等,垂直静载荷试验合格,耐腐蚀性检测按照QB/T3826规定测试合格,具有耐酸碱、抗腐蚀、承重力强、开启自如。

1.4、门板:5mm厚玻璃内嵌对开门。

1.5、附带一层可调隔板

成交供应商所提供的整机及所有配套货物保证期1年(技术参数中有特殊要求的按要求执行)。在质保期内属货物质量问题所发生的一切费用由成交供应商负担。保修期内上门免费服务;保修期外,终身维修。

延米

4

四、报价要求:报价应含税费、运输、安装等一切费用

五、付款方式:货到验收合格付全款

六、投标响应文件编制要求

(一)附投标商相关资质

(二)技术响应情况,分项报价

(三)售后服务承诺

七、请投标单位于20191018930分前,将密封好的报价及响应文件送达或邮寄至沈阳农业大学林国家正规网投平台317

八、评审办法:最低评标价法

七、联系人单位:沈阳农业大学林国家正规网投平台

单位地址:沈阳市沈河区东陵路120

联系人:国老师 联系电话: 13940219677

沈阳农业大学林国家正规网投平台

2019.10.14


相关文章
扫一扫在手机打开当前页
---常用链接---
  • 澳门皇家直营首页
  • 教务处
  • 科研院
  • 校团委
  • tt手游平台处
  • 图书馆
  • 辽宁林草局
  • 中国林科院
  • 国家林草局

沈阳农业大学林国家正规网投平台   地址:辽宁省沈阳市东陵路120号 邮编:110866

国家正规网投平台网投十大信誉排名